W.M. Keck ObservatoryNIRSPEC Log SheetPage ____ of ____Date: _________________ Observers: _________________________________ O.A.: ____________________FilennnnTime( )Object NameRA/DECEq.AirMassIntegTimeCo-addsReadModeSlitFilterEchelle/CDGCommentsComments: